-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372024262864
cusum  =  0.318596974774
eta  =  0.727300065381
hl_amp_ratio  =  0.44012835219
kurtosis  =  1.17627223779
n_points  =  16
period  =  1.30092256532
period_SNR  =  5.35242287538
period_log10FAP  =  -6.02704666596e-15
period_uncertainty  =  0.00103002642982
phase_cusum  =  0.308761353882
phase_eta  =  0.924175918344
phi21  =  -1.43243830786
phi31  =  -2.5472988605
quartile31  =  0.1975
r21  =  1.00156233015
r31  =  0.798947317911
shapiro_w  =  0.805952727795
skewness  =  -1.39718878697
slope_per10  =  -0.785283109244
slope_per90  =  0.492900009267
stetson_k  =  0.609920671787
weighted_mean  =  14.1356
weighted_std  =  0.259261721047
