-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.174522413431
cusum  =  0.131842616856
eta  =  0.755865376116
hl_amp_ratio  =  0.852451774971
kurtosis  =  -1.19954856022
n_points  =  298
period  =  0.319037470034
period_SNR  =  52.0326732754
period_log10FAP  =  -42.3741799595
period_uncertainty  =  4.08050854381e-05
phase_cusum  =  0.261454111853
phase_eta  =  0.510633725484
phi21  =  -1.63491237152
phi31  =  -5.63116822423
quartile31  =  0.27
r21  =  0.127785191104
r31  =  0.0760375798649
shapiro_w  =  0.950426459312
skewness  =  0.0327712642932
slope_per10  =  -0.112542944494
slope_per90  =  0.10822161619
stetson_k  =  0.878132429536
weighted_mean  =  14.2511022928
weighted_std  =  0.142061831567
