-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.237000702728
cusum  =  0.0901578168884
eta  =  0.592578376607
hl_amp_ratio  =  0.429072697947
kurtosis  =  -0.81037736722
n_points  =  351
period  =  0.566708917704
period_SNR  =  42.6194303188
period_log10FAP  =  -45.9868455721
period_uncertainty  =  9.23219295161e-05
phase_cusum  =  0.264664732558
phase_eta  =  0.136112559328
phi21  =  4.17836856192
phi31  =  5.45950339525
quartile31  =  0.35
r21  =  0.51196835016
r31  =  0.333048856416
shapiro_w  =  0.932479381561
skewness  =  -0.567407968058
slope_per10  =  -0.116093995057
slope_per90  =  0.174731645637
stetson_k  =  0.771111387641
weighted_mean  =  15.7999826489
weighted_std  =  0.232350663503
