-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.29


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.527477009617
cusum  =  0.320115040795
eta  =  0.639019659944
hl_amp_ratio  =  0.333478414666
kurtosis  =  1.63343688352
n_points  =  33
period  =  2.44722613255
period_SNR  =  5.36655493553
period_log10FAP  =  -0.036661028673
period_uncertainty  =  0.00171039088654
phase_cusum  =  0.312190353456
phase_eta  =  0.633916847574
phi21  =  -2.96365818658
phi31  =  -4.16752920911
quartile31  =  0.35
r21  =  0.472439856503
r31  =  0.169490690794
shapiro_w  =  0.745467603207
skewness  =  -1.63901477825
slope_per10  =  -0.596619760616
slope_per90  =  0.50213950267
stetson_k  =  0.64940763498
weighted_mean  =  10.7278787879
weighted_std  =  0.390498962679
