-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30534030764
cusum  =  0.170753187523
eta  =  0.451683209691
hl_amp_ratio  =  0.800513970452
kurtosis  =  -1.0047987715
n_points  =  318
period  =  0.566672954182
period_SNR  =  42.6028251907
period_log10FAP  =  -43.6578841322
period_uncertainty  =  9.05344082418e-05
phase_cusum  =  0.242300249295
phase_eta  =  0.199710814404
phi21  =  4.12402519056
phi31  =  5.38207738949
quartile31  =  0.4575
r21  =  0.421254982041
r31  =  0.241780308807
shapiro_w  =  0.959946990013
skewness  =  -0.278196713677
slope_per10  =  -0.091388558093
slope_per90  =  0.149283727135
stetson_k  =  0.852490976519
weighted_mean  =  12.5594339623
weighted_std  =  0.256432332666
