-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.392824742244
cusum  =  0.120976411081
eta  =  0.556682010803
hl_amp_ratio  =  0.456776701032
kurtosis  =  -1.02718241733
n_points  =  290
period  =  0.49079027698
period_SNR  =  40.6252299811
period_log10FAP  =  -34.8072394787
period_uncertainty  =  6.90709139711e-05
phase_cusum  =  0.253362805445
phase_eta  =  0.229207294476
phi21  =  -2.54912054697
phi31  =  -4.53318958593
quartile31  =  0.5975
r21  =  0.476680581435
r31  =  0.334312743363
shapiro_w  =  0.897886395454
skewness  =  -0.577244984832
slope_per10  =  -0.0953865009543
slope_per90  =  0.183779338443
stetson_k  =  0.799148477812
weighted_mean  =  13.6794551108
weighted_std  =  0.3738362193
