-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.361851512645
cusum  =  0.134194041824
eta  =  0.628393694949
hl_amp_ratio  =  0.438134861552
kurtosis  =  0.200981621979
n_points  =  280
period  =  0.473145888859
period_SNR  =  38.1947035656
period_log10FAP  =  -29.7968516233
period_uncertainty  =  6.41327663743e-05
phase_cusum  =  0.213275806472
phase_eta  =  0.135993767113
phi21  =  -2.44150619317
phi31  =  -4.47085338443
quartile31  =  0.37
r21  =  0.517441344392
r31  =  0.377137587262
shapiro_w  =  0.893600285053
skewness  =  -1.00279750328
slope_per10  =  -0.150390101488
slope_per90  =  0.237750261914
stetson_k  =  0.732222082596
weighted_mean  =  14.9552002408
weighted_std  =  0.296744811015
