-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.459150665407
cusum  =  0.177525379728
eta  =  0.653291757344
hl_amp_ratio  =  0.394670343242
kurtosis  =  -0.464760235268
n_points  =  174
period  =  0.466142609864
period_SNR  =  18.9524271545
period_log10FAP  =  -13.6909283635
period_uncertainty  =  6.14088920312e-05
phase_cusum  =  0.261185768481
phase_eta  =  0.224251740974
phi21  =  0.514349821608
phi31  =  1.37978450894
quartile31  =  0.57
r21  =  0.526910719418
r31  =  0.32996734581
shapiro_w  =  0.918855190277
skewness  =  -0.706019913441
slope_per10  =  -0.0923002124762
slope_per90  =  0.136044877068
stetson_k  =  0.705121666975
weighted_mean  =  16.7804597118
weighted_std  =  0.428480796977
