-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377611415261
cusum  =  0.148036651765
eta  =  0.608875589228
hl_amp_ratio  =  0.32513257735
kurtosis  =  -0.744439104852
n_points  =  227
period  =  0.522818879932
period_SNR  =  28.5482258254
period_log10FAP  =  -27.7483314629
period_uncertainty  =  8.90409699285e-05
phase_cusum  =  0.271246276391
phase_eta  =  0.0995516114521
phi21  =  -2.37968798744
phi31  =  -4.25501028165
quartile31  =  0.54
r21  =  0.492365291316
r31  =  0.32846813234
shapiro_w  =  0.893992841244
skewness  =  -0.712518203053
slope_per10  =  -0.089172575172
slope_per90  =  0.207742913215
stetson_k  =  0.733378683553
weighted_mean  =  12.4683013294
weighted_std  =  0.337477712003
