-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307651124246
cusum  =  0.164129241474
eta  =  0.418385796996
hl_amp_ratio  =  0.229719197516
kurtosis  =  -0.109757432938
n_points  =  240
period  =  0.54964179651
period_SNR  =  27.8402629428
period_log10FAP  =  -28.5879409076
period_uncertainty  =  8.44303854009e-05
phase_cusum  =  0.267300205953
phase_eta  =  0.252950341899
phi21  =  -2.6306821963
phi31  =  -4.3975751343
quartile31  =  0.2875
r21  =  0.370239877801
r31  =  0.168267146957
shapiro_w  =  0.808169066906
skewness  =  -1.13848498225
slope_per10  =  -0.137617161706
slope_per90  =  0.197560003493
stetson_k  =  0.646826378687
weighted_mean  =  13.0351046025
weighted_std  =  0.256954910205
