-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0492094405751
cusum  =  0.455049606334
eta  =  0.65435202437
hl_amp_ratio  =  1.56526364185
kurtosis  =  -0.409069065113
n_points  =  202
period  =  0.997344159176
period_SNR  =  27.4717348374
period_log10FAP  =  -19.4397061624
period_uncertainty  =  0.000328001841827
phase_cusum  =  0.208404769577
phase_eta  =  0.839991503701
phi21  =  -1.06984268341
phi31  =  -0.300129088862
quartile31  =  0.07
r21  =  0.212900395459
r31  =  0.435385162343
shapiro_w  =  0.95533400774
skewness  =  0.264330633593
slope_per10  =  -0.482244342105
slope_per90  =  0.425630624006
stetson_k  =  0.876297613821
weighted_mean  =  15.0724397203
weighted_std  =  0.0428148918479
