-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.41731995571
cusum  =  0.154715493017
eta  =  0.475599331456
hl_amp_ratio  =  0.432354945355
kurtosis  =  -0.41857460224
n_points  =  407
period  =  0.501136676994
period_SNR  =  45.7340899914
period_log10FAP  =  -50.6940974477
period_uncertainty  =  6.69181558557e-05
phase_cusum  =  0.215826262347
phase_eta  =  0.237725009213
phi21  =  -2.26293369158
phi31  =  -1.49944815228
quartile31  =  0.5
r21  =  0.460211297632
r31  =  0.267265431061
shapiro_w  =  0.894434154034
skewness  =  -0.834179916789
slope_per10  =  -0.0659496325569
slope_per90  =  0.0778180381699
stetson_k  =  0.781528125731
weighted_mean  =  11.8102211302
weighted_std  =  0.363273000605
