-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.866810906531
cusum  =  0.39862508525
eta  =  0.257731543505
hl_amp_ratio  =  0.608320783406
kurtosis  =  -0.764071900447
n_points  =  240
period  =  0.997303020705
period_SNR  =  29.8847940327
period_log10FAP  =  -27.2966025061
period_uncertainty  =  0.000334852758747
phase_cusum  =  0.255868711763
phase_eta  =  0.674427890084
phi21  =  1.11391400032
phi31  =  4.69830076156
quartile31  =  0.75
r21  =  0.528073339546
r31  =  0.302353606707
shapiro_w  =  0.943051874638
skewness  =  -0.523437295696
slope_per10  =  -0.0714466232678
slope_per90  =  0.109914284909
stetson_k  =  0.809792088525
weighted_mean  =  10.9666666667
weighted_std  =  0.477892654148
