-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.349090678365
cusum  =  0.0895292102463
eta  =  0.630215914184
hl_amp_ratio  =  0.442056844152
kurtosis  =  -0.566471459333
n_points  =  378
period  =  0.53408002414
period_SNR  =  46.6766528068
period_log10FAP  =  -48.6942127567
period_uncertainty  =  8.05745030189e-05
phase_cusum  =  0.244006363733
phase_eta  =  0.394848460898
phi21  =  -2.53218654696
phi31  =  -1.27994329774
quartile31  =  0.48
r21  =  0.383466291862
r31  =  0.257190573462
shapiro_w  =  0.937599599361
skewness  =  -0.60670704426
slope_per10  =  -0.0663960089213
slope_per90  =  0.0683331275381
stetson_k  =  0.778976981709
weighted_mean  =  12.2521858407
weighted_std  =  0.311128691715
