-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388239651329
cusum  =  0.134347133592
eta  =  0.428387985813
hl_amp_ratio  =  0.440879230329
kurtosis  =  -0.488809003098
n_points  =  273
period  =  0.566896303409
period_SNR  =  35.4697214159
period_log10FAP  =  -31.8636338101
period_uncertainty  =  8.86662157035e-05
phase_cusum  =  0.222284152165
phase_eta  =  0.352532622264
phi21  =  -2.14931053901
phi31  =  -1.02695384275
quartile31  =  0.48
r21  =  0.458719500034
r31  =  0.303625040797
shapiro_w  =  0.904382646084
skewness  =  -0.750514311323
slope_per10  =  -0.14740180653
slope_per90  =  0.205022989585
stetson_k  =  0.777332272259
weighted_mean  =  13.3303051419
weighted_std  =  0.322460511887
