-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.63


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.446464847757
cusum  =  0.110878097236
eta  =  0.454567784068
hl_amp_ratio  =  0.33543240387
kurtosis  =  -1.01937558737
n_points  =  327
period  =  1.42451465969
period_SNR  =  39.1504017682
period_log10FAP  =  -41.834017119
period_uncertainty  =  0.000564924997935
phase_cusum  =  0.270208132177
phase_eta  =  0.185043699959
phi21  =  -1.87020286127
phi31  =  -3.85496470079
quartile31  =  0.68
r21  =  0.322638128018
r31  =  0.268526774081
shapiro_w  =  0.899482488632
skewness  =  -0.584074594456
slope_per10  =  -0.291497030327
slope_per90  =  0.244499999098
stetson_k  =  0.77744735978
weighted_mean  =  11.7080428135
weighted_std  =  0.387284703535
