-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248749138049
cusum  =  0.117816227573
eta  =  0.578808068544
hl_amp_ratio  =  0.623881753307
kurtosis  =  -0.562220630534
n_points  =  389
period  =  0.56345023207
period_SNR  =  44.8971171722
period_log10FAP  =  -43.7832520337
period_uncertainty  =  8.95673436984e-05
phase_cusum  =  0.240942744951
phase_eta  =  0.646005689092
phi21  =  -2.54481658437
phi31  =  -4.36676429174
quartile31  =  0.35
r21  =  0.392035157042
r31  =  0.10816394969
shapiro_w  =  0.966959178448
skewness  =  -0.439505896174
slope_per10  =  -0.071050003171
slope_per90  =  0.0867510658
stetson_k  =  0.805588568756
weighted_mean  =  11.3692544987
weighted_std  =  0.210501200191
