-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.296640440164
cusum  =  0.116972087702
eta  =  0.533072960346
hl_amp_ratio  =  0.398438695135
kurtosis  =  -0.874332536092
n_points  =  396
period  =  0.551384166922
period_SNR  =  45.8512291794
period_log10FAP  =  -49.6369146106
period_uncertainty  =  8.45992665064e-05
phase_cusum  =  0.247601061174
phase_eta  =  0.0717227444507
phi21  =  0.785366973256
phi31  =  1.92677430869
quartile31  =  0.4025
r21  =  0.520447350883
r31  =  0.353689459835
shapiro_w  =  0.912856757641
skewness  =  -0.587910845851
slope_per10  =  -0.127623102694
slope_per90  =  0.119109896002
stetson_k  =  0.783876650878
weighted_mean  =  16.5631892015
weighted_std  =  0.262308487887
