-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363100847067
cusum  =  0.1099890846
eta  =  0.48766369186
hl_amp_ratio  =  0.338066265198
kurtosis  =  -0.319397791327
n_points  =  537
period  =  0.497198294431
period_SNR  =  66.2583853551
period_log10FAP  =  -75.432422568
period_uncertainty  =  6.9082185245e-05
phase_cusum  =  0.250799496791
phase_eta  =  0.322765468455
phi21  =  0.776084421702
phi31  =  1.72811216479
quartile31  =  0.42
r21  =  0.378595981319
r31  =  0.212190294715
shapiro_w  =  0.897673130035
skewness  =  -0.86833968767
slope_per10  =  -0.0517625444565
slope_per90  =  0.062929591365
stetson_k  =  0.718266658883
weighted_mean  =  15.5651685451
weighted_std  =  0.30274075612
