-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286360598176
cusum  =  0.119309756357
eta  =  0.544471439319
hl_amp_ratio  =  0.527623464228
kurtosis  =  -1.06594071451
n_points  =  364
period  =  0.47159478462
period_SNR  =  54.7033164869
period_log10FAP  =  -60.8711093043
period_uncertainty  =  6.26953991787e-05
phase_cusum  =  0.285860644858
phase_eta  =  0.109751373202
phi21  =  -2.2906796195
phi31  =  -1.2615300366
quartile31  =  0.4025
r21  =  0.322308361946
r31  =  0.113688896325
shapiro_w  =  0.910072445869
skewness  =  -0.503015711164
slope_per10  =  -0.159011151584
slope_per90  =  0.179758414582
stetson_k  =  0.8192246794
weighted_mean  =  14.0222106755
weighted_std  =  0.219866251738
