-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395777298695
cusum  =  0.216496422966
eta  =  0.509787465957
hl_amp_ratio  =  0.238448761317
kurtosis  =  -0.447593945683
n_points  =  230
period  =  0.471239278297
period_SNR  =  30.0862871888
period_log10FAP  =  -23.3056763697
period_uncertainty  =  6.79606702779e-05
phase_cusum  =  0.320165869028
phase_eta  =  0.110757115196
phi21  =  0.689570593296
phi31  =  1.76844860196
quartile31  =  0.4975
r21  =  0.51630005266
r31  =  0.439227566758
shapiro_w  =  0.860136032104
skewness  =  -0.920890159408
slope_per10  =  -0.116805427141
slope_per90  =  0.229875641916
stetson_k  =  0.659124105136
weighted_mean  =  15.9539704983
weighted_std  =  0.384928978465
