-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.17503268906
cusum  =  0.150570495857
eta  =  0.583680829604
hl_amp_ratio  =  1.7431986681
kurtosis  =  -1.48476248248
n_points  =  307
period  =  0.339232154241
period_SNR  =  36.8660795017
period_log10FAP  =  -31.8655150115
period_uncertainty  =  8.57079777079e-05
phase_cusum  =  0.214173077222
phase_eta  =  0.925220821602
phi21  =  1.00591732091
phi31  =  1.85692477275
quartile31  =  0.33
r21  =  0.1597243303
r31  =  0.0295195481499
shapiro_w  =  0.910075902939
skewness  =  0.142733115391
slope_per10  =  -0.0639998658633
slope_per90  =  0.0637340485961
stetson_k  =  0.87596510143
weighted_mean  =  15.7232415071
weighted_std  =  0.173860206682
