-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.208274581993
cusum  =  0.220424679741
eta  =  0.57083893589
hl_amp_ratio  =  0.577124315916
kurtosis  =  -1.06847575782
n_points  =  356
period  =  0.579931431751
period_SNR  =  46.5275114935
period_log10FAP  =  -50.271346367
period_uncertainty  =  9.49089170371e-05
phase_cusum  =  0.304099572412
phase_eta  =  0.11062386879
phi21  =  -2.12495231098
phi31  =  -0.840613803673
quartile31  =  0.28
r21  =  0.457603657767
r31  =  0.285930776216
shapiro_w  =  0.935123801231
skewness  =  -0.386321102834
slope_per10  =  -0.227249727892
slope_per90  =  0.302845014787
stetson_k  =  0.834406046878
weighted_mean  =  13.4120786517
weighted_std  =  0.172140047813
