-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186050939126
cusum  =  0.18683788549
eta  =  0.750011131343
hl_amp_ratio  =  0.730914825627
kurtosis  =  -0.0398743326259
n_points  =  85
period  =  0.312563112114
period_SNR  =  10.8447553781
period_log10FAP  =  -5.58309800675
period_uncertainty  =  2.22211797024e-05
phase_cusum  =  0.247688129296
phase_eta  =  0.453444106353
phi21  =  1.29475100288
phi31  =  0.706334203234
quartile31  =  0.16
r21  =  0.358213470515
r31  =  0.210197029285
shapiro_w  =  0.954075038433
skewness  =  -0.647526169335
slope_per10  =  -0.273723203354
slope_per90  =  0.248300006303
stetson_k  =  0.759212363088
weighted_mean  =  11.0097647059
weighted_std  =  0.141728626114
