-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.439091464455
cusum  =  0.128787414068
eta  =  0.473756047213
hl_amp_ratio  =  0.475101921181
kurtosis  =  -0.573689937436
n_points  =  300
period  =  0.584622371235
period_SNR  =  33.4388414102
period_log10FAP  =  -34.2144726324
period_uncertainty  =  9.52836537819e-05
phase_cusum  =  0.237483652657
phase_eta  =  0.237379761842
phi21  =  -2.20862440273
phi31  =  -1.30181998762
quartile31  =  0.5525
r21  =  0.42295706312
r31  =  0.295791064962
shapiro_w  =  0.89298671484
skewness  =  -0.78435872727
slope_per10  =  -0.0959054431378
slope_per90  =  0.135485455019
stetson_k  =  0.780113829902
weighted_mean  =  11.8487423484
weighted_std  =  0.377246089401
