-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.444442201257
cusum  =  0.107271164846
eta  =  0.76457966003
hl_amp_ratio  =  0.189827911334
kurtosis  =  0.0916687840865
n_points  =  231
period  =  0.407738771992
period_SNR  =  32.6636105891
period_log10FAP  =  -23.725651003
period_uncertainty  =  5.12414892391e-05
phase_cusum  =  0.232406191305
phase_eta  =  0.369008808482
phi21  =  0.6093361857
phi31  =  1.48615097043
quartile31  =  0.365
r21  =  0.515649363826
r31  =  0.226136403109
shapiro_w  =  0.817809402943
skewness  =  -1.17014617651
slope_per10  =  -0.0968634041625
slope_per90  =  0.0997416881626
stetson_k  =  0.636100002169
weighted_mean  =  14.7554130917
weighted_std  =  0.357361956146
