-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.424689392999
cusum  =  0.26992998835
eta  =  0.439612613137
hl_amp_ratio  =  0.386741325918
kurtosis  =  0.804121774763
n_points  =  186
period  =  0.269624352742
period_SNR  =  16.9330456707
period_log10FAP  =  -12.356874166
period_uncertainty  =  1.69351393634e-05
phase_cusum  =  0.227420614023
phase_eta  =  0.357044787895
phi21  =  0.824844089418
phi31  =  -1.38708833219
quartile31  =  0.51
r21  =  0.617810846258
r31  =  0.56587341892
shapiro_w  =  0.880011022091
skewness  =  -1.1907508681
slope_per10  =  -0.0513692872347
slope_per90  =  0.0599999912083
stetson_k  =  0.683779418498
weighted_mean  =  11.6836021505
weighted_std  =  0.468097766642
