-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.194645918729
cusum  =  0.325859464987
eta  =  0.511664147773
hl_amp_ratio  =  1.89390973411
kurtosis  =  -0.553198738714
n_points  =  79
period  =  0.378616090107
period_SNR  =  13.9534585991
period_log10FAP  =  -9.53471780932
period_uncertainty  =  7.76542228826e-05
phase_cusum  =  0.343948464202
phase_eta  =  0.275994510223
phi21  =  -0.106341844284
phi31  =  -0.710939824347
quartile31  =  0.265
r21  =  0.163229595389
r31  =  0.0421055577772
shapiro_w  =  0.908448934555
skewness  =  0.11833171005
slope_per10  =  -0.459128034978
slope_per90  =  0.344936853572
stetson_k  =  0.771770565945
weighted_mean  =  13.0860199005
weighted_std  =  0.144306816594
