-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298116203811
cusum  =  0.120702678777
eta  =  0.58792361447
hl_amp_ratio  =  0.355997892729
kurtosis  =  -0.603282818029
n_points  =  213
period  =  0.545740611327
period_SNR  =  28.3371840249
period_log10FAP  =  -21.6369946518
period_uncertainty  =  9.15610741013e-05
phase_cusum  =  0.299351469467
phase_eta  =  0.257053008632
phi21  =  0.624810697577
phi31  =  1.63591031326
quartile31  =  0.38
r21  =  0.469385901972
r31  =  0.405270895992
shapiro_w  =  0.901775360107
skewness  =  -0.748625391379
slope_per10  =  -0.265881207002
slope_per90  =  0.354800006996
stetson_k  =  0.742142590508
weighted_mean  =  14.8857209889
weighted_std  =  0.26341896182
