-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.427229120173
cusum  =  0.27650011203
eta  =  0.481805937034
hl_amp_ratio  =  0.29626370683
kurtosis  =  -0.416274671935
n_points  =  111
period  =  0.454626266894
period_SNR  =  19.1481681093
period_log10FAP  =  -13.2831751405
period_uncertainty  =  5.96544121141e-05
phase_cusum  =  0.286961617193
phase_eta  =  0.0732290065995
phi21  =  3.73011714106
phi31  =  4.74906199852
quartile31  =  0.475
r21  =  0.417420436463
r31  =  0.263979570986
shapiro_w  =  0.862573742867
skewness  =  -0.906763226569
slope_per10  =  -0.194167540182
slope_per90  =  0.216894028652
stetson_k  =  0.700506876646
weighted_mean  =  14.9336229036
weighted_std  =  0.352692274515
