-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33726460541
cusum  =  0.145163762261
eta  =  0.645525539748
hl_amp_ratio  =  0.346407831286
kurtosis  =  1.07250605255
n_points  =  201
period  =  0.532257885725
period_SNR  =  22.938320823
period_log10FAP  =  -19.9778382213
period_uncertainty  =  7.99522167358e-05
phase_cusum  =  0.239033842205
phase_eta  =  0.241310345288
phi21  =  0.591917838471
phi31  =  -1.50316616659
quartile31  =  0.28
r21  =  0.503155001556
r31  =  0.188354043679
shapiro_w  =  0.880564212799
skewness  =  -1.25025892108
slope_per10  =  -0.109571424712
slope_per90  =  0.190333339075
stetson_k  =  0.695081722478
weighted_mean  =  11.3586069652
weighted_std  =  0.250207972701
