-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373227928052
cusum  =  0.122298230766
eta  =  0.711481639162
hl_amp_ratio  =  0.177817656812
kurtosis  =  0.535586392925
n_points  =  219
period  =  0.479094863269
period_SNR  =  37.0479680251
period_log10FAP  =  -27.5607717822
period_uncertainty  =  9.90333151211e-05
phase_cusum  =  0.210024443004
phase_eta  =  0.134640547029
phi21  =  0.786395739571
phi31  =  -1.52011991441
quartile31  =  0.41
r21  =  0.392794147638
r31  =  0.316613971949
shapiro_w  =  0.841153204441
skewness  =  -1.1698261065
slope_per10  =  -0.121413223895
slope_per90  =  0.218673232786
stetson_k  =  0.653800930447
weighted_mean  =  14.9021940074
weighted_std  =  0.281167583181
