-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2877961106
cusum  =  0.121513248802
eta  =  0.624267277422
hl_amp_ratio  =  0.533218575078
kurtosis  =  -0.905497327365
n_points  =  298
period  =  0.584268593896
period_SNR  =  42.6122213385
period_log10FAP  =  -37.2096222861
period_uncertainty  =  9.77626346294e-05
phase_cusum  =  0.233248238564
phase_eta  =  0.115093810007
phi21  =  4.17554314312
phi31  =  5.49203798264
quartile31  =  0.455
r21  =  0.573583945868
r31  =  0.364186980441
shapiro_w  =  0.944474458694
skewness  =  -0.39224614177
slope_per10  =  -0.137361076847
slope_per90  =  0.329380644681
stetson_k  =  0.799950399111
weighted_mean  =  14.1509372285
weighted_std  =  0.279820427476
