-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.363186017017
cusum  =  0.143288075024
eta  =  0.450929799808
hl_amp_ratio  =  0.65517562747
kurtosis  =  -1.10103219711
n_points  =  111
period  =  0.366383628192
period_SNR  =  13.4033715169
period_log10FAP  =  -8.48321001551
period_uncertainty  =  4.84326927795e-05
phase_cusum  =  0.248923341544
phase_eta  =  0.782497678367
phi21  =  -2.13708835521
phi31  =  -3.94956071275
quartile31  =  0.58
r21  =  0.227856336621
r31  =  0.0450096822079
shapiro_w  =  0.916769623756
skewness  =  -0.450803586345
slope_per10  =  -0.117118056773
slope_per90  =  0.131692768855
stetson_k  =  0.809835816614
weighted_mean  =  16.1307144024
weighted_std  =  0.340100095281
