-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343976625536
cusum  =  0.0879776293935
eta  =  0.606547106274
hl_amp_ratio  =  0.215274830395
kurtosis  =  -0.796525957429
n_points  =  298
period  =  0.536497802699
period_SNR  =  36.680377138
period_log10FAP  =  -37.1014339259
period_uncertainty  =  8.04296315475e-05
phase_cusum  =  0.297557148532
phase_eta  =  0.490837717986
phi21  =  -2.43227808454
phi31  =  -1.45637956835
quartile31  =  0.49
r21  =  0.401362783576
r31  =  0.229246845476
shapiro_w  =  0.850198984146
skewness  =  -0.794838967283
slope_per10  =  -0.102593977863
slope_per90  =  0.191560614207
stetson_k  =  0.70542941869
weighted_mean  =  14.240201289
weighted_std  =  0.301909017032
