-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.466050364284
cusum  =  0.408674645619
eta  =  0.971968666735
hl_amp_ratio  =  0.757434081838
kurtosis  =  -0.995907751121
n_points  =  22
period  =  7.09441883408
period_SNR  =  6.89180549692
period_log10FAP  =  -3.59590741679e-09
period_uncertainty  =  0.0223297357788
phase_cusum  =  0.426265990085
phase_eta  =  0.761266916394
phi21  =  -0.0479461819671
phi31  =  -1.73590051923
quartile31  =  0.6025
r21  =  0.0291813319276
r31  =  0.112358754901
shapiro_w  =  0.913530468941
skewness  =  -0.441969395655
slope_per10  =  -3.81706838479
slope_per90  =  8.36686248054
stetson_k  =  0.78193305108
weighted_mean  =  15.0762478535
weighted_std  =  0.374689915437
