-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.137513448016
cusum  =  0.1144369001
eta  =  0.631759823626
hl_amp_ratio  =  2.22435490699
kurtosis  =  -1.12380818669
n_points  =  243
period  =  0.370184748589
period_SNR  =  25.4435263431
period_log10FAP  =  -19.8760213755
period_uncertainty  =  5.497015882e-05
phase_cusum  =  0.215615090023
phase_eta  =  1.10627317665
phi21  =  0.133452345594
phi31  =  -1.91015266709
quartile31  =  0.255
r21  =  0.22478263933
r31  =  0.160686953523
shapiro_w  =  0.917787313461
skewness  =  0.183918560563
slope_per10  =  -0.087211118534
slope_per90  =  0.12635870992
stetson_k  =  0.838381708682
weighted_mean  =  15.1753848271
weighted_std  =  0.139694509216
