-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306614629194
cusum  =  0.112076058945
eta  =  0.60941890925
hl_amp_ratio  =  0.407178757212
kurtosis  =  -0.848400872458
n_points  =  388
period  =  0.514117154645
period_SNR  =  48.2435416965
period_log10FAP  =  -52.1671517278
period_uncertainty  =  7.41700566849e-05
phase_cusum  =  0.279204419728
phase_eta  =  0.100135421522
phi21  =  0.8659866151
phi31  =  2.10734045211
quartile31  =  0.44
r21  =  0.479690495355
r31  =  0.326062686209
shapiro_w  =  0.925434648991
skewness  =  -0.567344884123
slope_per10  =  -0.14357943335
slope_per90  =  0.181217182048
stetson_k  =  0.795129892347
weighted_mean  =  13.3016573482
weighted_std  =  0.27435407966
