-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.232003696712
cusum  =  0.137438033821
eta  =  0.624303026332
hl_amp_ratio  =  0.822863875964
kurtosis  =  -1.43327475845
n_points  =  245
period  =  0.329759001562
period_SNR  =  40.1473734702
period_log10FAP  =  -40.6320406707
period_uncertainty  =  3.06570046017e-05
phase_cusum  =  0.321363879784
phase_eta  =  0.197856678076
phi21  =  -1.47503253829
phi31  =  -0.300618824897
quartile31  =  0.34
r21  =  0.153045900677
r31  =  0.0707935285262
shapiro_w  =  0.908953785896
skewness  =  -0.154076568373
slope_per10  =  -0.163007303739
slope_per90  =  0.253814208556
stetson_k  =  0.882283134369
weighted_mean  =  13.3240408163
weighted_std  =  0.165823850379
