-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30731578013
cusum  =  0.166116647545
eta  =  0.556695387474
hl_amp_ratio  =  0.512671065092
kurtosis  =  -0.759402384477
n_points  =  320
period  =  0.513435347796
period_SNR  =  42.6405155544
period_log10FAP  =  -45.1598829422
period_uncertainty  =  8.84014054781e-05
phase_cusum  =  0.224845257523
phase_eta  =  0.291573639009
phi21  =  0.661672899043
phi31  =  1.79437541041
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.43454070624
r31  =  0.277985864881
shapiro_w  =  0.904990255833
skewness  =  -0.677392593605
slope_per10  =  -0.121384160691
slope_per90  =  0.220303384882
stetson_k  =  0.789739926461
weighted_mean  =  13.5462931937
weighted_std  =  0.269815290524
