-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339373315597
cusum  =  0.235211415702
eta  =  0.65008473542
hl_amp_ratio  =  0.353333705883
kurtosis  =  -0.259896196491
n_points  =  47
period  =  0.265670105371
period_SNR  =  6.4793049328
period_log10FAP  =  -3.02961876879
period_uncertainty  =  3.57083481153e-05
phase_cusum  =  0.29289390256
phase_eta  =  0.435512277907
phi21  =  3.49864225884
phi31  =  4.20617764325
quartile31  =  0.355
r21  =  0.335951478441
r31  =  0.115131312996
shapiro_w  =  0.851039886475
skewness  =  -0.971938363625
slope_per10  =  -0.227000005543
slope_per90  =  0.487999990582
stetson_k  =  0.722912353509
weighted_mean  =  12.8281003584
weighted_std  =  0.238064877682
