-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.22837807602
cusum  =  0.0835931113851
eta  =  0.506368652879
hl_amp_ratio  =  0.568487652365
kurtosis  =  -0.808875610587
n_points  =  406
period  =  0.598264502597
period_SNR  =  49.2664139684
period_log10FAP  =  -54.2467826076
period_uncertainty  =  9.95978754933e-05
phase_cusum  =  0.246101075638
phase_eta  =  0.217503194895
phi21  =  1.00019057414
phi31  =  2.34781020498
quartile31  =  0.34
r21  =  0.464084700381
r31  =  0.290597418542
shapiro_w  =  0.953228116035
skewness  =  -0.431393699436
slope_per10  =  -0.122914609274
slope_per90  =  0.237625725582
stetson_k  =  0.829588581452
weighted_mean  =  13.5342762887
weighted_std  =  0.203322662554
