-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304963676808
cusum  =  0.248270100259
eta  =  0.451765003214
hl_amp_ratio  =  0.435844181964
kurtosis  =  -0.49768511155
n_points  =  79
period  =  1.03389917919
period_SNR  =  10.7747606153
period_log10FAP  =  -5.24804570379
period_uncertainty  =  0.000337787272985
phase_cusum  =  0.343054529755
phase_eta  =  0.350328006647
phi21  =  -0.812468786014
phi31  =  0.209048763316
quartile31  =  0.355
r21  =  0.364447220864
r31  =  0.248507018776
shapiro_w  =  0.911799550056
skewness  =  -0.743397890213
slope_per10  =  -0.573153554787
slope_per90  =  0.89180001989
stetson_k  =  0.746856903834
weighted_mean  =  14.3927724278
weighted_std  =  0.275332665047
