-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.31


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.282152979665
cusum  =  0.109763450374
eta  =  0.550638462992
hl_amp_ratio  =  0.336256952217
kurtosis  =  -1.04631296665
n_points  =  303
period  =  1.17806241901
period_SNR  =  44.4289755003
period_log10FAP  =  -39.4531015491
period_uncertainty  =  0.00039751064509
phase_cusum  =  0.21527953121
phase_eta  =  0.343133708324
phi21  =  1.12887830593
phi31  =  -0.408114654774
quartile31  =  0.41
r21  =  0.259855231532
r31  =  0.201886405312
shapiro_w  =  0.905018150806
skewness  =  -0.542895377431
slope_per10  =  -0.204180248776
slope_per90  =  0.37371023667
stetson_k  =  0.766010430554
weighted_mean  =  14.5411055601
weighted_std  =  0.245213125125
