-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213762970302
cusum  =  0.0985065546569
eta  =  0.624200881457
hl_amp_ratio  =  0.626205889463
kurtosis  =  -0.624746998383
n_points  =  356
period  =  0.571179714321
period_SNR  =  27.6309281091
period_log10FAP  =  -26.2959250799
period_uncertainty  =  8.81123854389e-05
phase_cusum  =  0.201585171374
phase_eta  =  0.839114526245
phi21  =  1.26295420242
phi31  =  -1.1154317183
quartile31  =  0.36
r21  =  0.614995705695
r31  =  0.31604049704
shapiro_w  =  0.965745091438
skewness  =  -0.442251528436
slope_per10  =  -0.0680266556857
slope_per90  =  0.0740382537117
stetson_k  =  0.803761870332
weighted_mean  =  12.0289957766
weighted_std  =  0.227442115678
