-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.437003357684
cusum  =  0.0978580911098
eta  =  0.546549635033
hl_amp_ratio  =  0.347784990173
kurtosis  =  -0.536135220073
n_points  =  386
period  =  0.391685562172
period_SNR  =  41.3141974212
period_log10FAP  =  -42.4311786975
period_uncertainty  =  4.10640743002e-05
phase_cusum  =  0.259546665985
phase_eta  =  0.372218673725
phi21  =  -2.60857562705
phi31  =  -1.15029378806
quartile31  =  0.5975
r21  =  0.483908566829
r31  =  0.246108973024
shapiro_w  =  0.898135781288
skewness  =  -0.792156120681
slope_per10  =  -0.0316330013546
slope_per90  =  0.0377082345887
stetson_k  =  0.718969425193
weighted_mean  =  11.9956217617
weighted_std  =  0.423564019597
