-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353085285405
cusum  =  0.116135425597
eta  =  0.563098321604
hl_amp_ratio  =  0.204328586915
kurtosis  =  -0.913462230889
n_points  =  320
period  =  0.551887569402
period_SNR  =  37.2127168349
period_log10FAP  =  -38.1534006173
period_uncertainty  =  8.51100459569e-05
phase_cusum  =  0.263252289757
phase_eta  =  0.151346124333
phi21  =  1.02814997398
phi31  =  2.26820836618
quartile31  =  0.49
r21  =  0.494866231041
r31  =  0.383453101432
shapiro_w  =  0.884017288685
skewness  =  -0.672362825054
slope_per10  =  -0.121964218526
slope_per90  =  0.307076265029
stetson_k  =  0.706387619203
weighted_mean  =  14.1048573939
weighted_std  =  0.315649486902
