-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.313482791336
cusum  =  0.12922771572
eta  =  0.531423645998
hl_amp_ratio  =  0.495448573767
kurtosis  =  0.096931605248
n_points  =  449
period  =  0.541027236118
period_SNR  =  45.9291736342
period_log10FAP  =  -48.4542027994
period_uncertainty  =  7.99768282091e-05
phase_cusum  =  0.265371302009
phase_eta  =  0.444337646172
phi21  =  0.867191895105
phi31  =  -1.16924941329
quartile31  =  0.33
r21  =  0.509808181482
r31  =  0.261674561604
shapiro_w  =  0.932225346565
skewness  =  -0.836074253158
slope_per10  =  -0.0684305923113
slope_per90  =  0.116564474383
stetson_k  =  0.749383299751
weighted_mean  =  13.4831076563
weighted_std  =  0.276956241996
