-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.434043785817
cusum  =  0.170014218053
eta  =  1.22205733918
hl_amp_ratio  =  1.18032512139
kurtosis  =  -1.01489235968
n_points  =  214
period  =  0.565405886728
period_SNR  =  23.3593815437
period_log10FAP  =  -14.5050632495
period_uncertainty  =  8.98553652717e-05
phase_cusum  =  0.244391542015
phase_eta  =  0.51104051902
phi21  =  0.615855044849
phi31  =  1.9818003707
quartile31  =  0.665
r21  =  0.432930056727
r31  =  0.272343682782
shapiro_w  =  0.969144582748
skewness  =  0.154133909602
slope_per10  =  -0.0995546027313
slope_per90  =  0.0570089723445
stetson_k  =  0.860356237245
weighted_mean  =  16.6808251457
weighted_std  =  0.381639507833
