-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35736790398
cusum  =  0.140177134029
eta  =  0.596116960215
hl_amp_ratio  =  0.377650214092
kurtosis  =  -0.996721548639
n_points  =  302
period  =  0.458740874685
period_SNR  =  46.7715448473
period_log10FAP  =  -41.2787806798
period_uncertainty  =  8.43938562223e-05
phase_cusum  =  0.260372681949
phase_eta  =  0.40491312241
phi21  =  0.712075879287
phi31  =  1.81774762677
quartile31  =  0.53
r21  =  0.345617422298
r31  =  0.108230555873
shapiro_w  =  0.907440066338
skewness  =  -0.564277470162
slope_per10  =  -0.0488708625528
slope_per90  =  0.0971978533009
stetson_k  =  0.778220571504
weighted_mean  =  14.194710001
weighted_std  =  0.311473935242
